<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\begin{center}
\renewcommand{\testframe}[1]{\frame{#1}}
\testframe{
\begin{NumericDataPlot}%
	[urx=2.2cm,ury=2.5cm,llx=2.0cm,lly=1.8cm]%
	{0.8\textwidth}{12cm}

	\setxAxis{xMin=1.0, xMax=1.6, Dx=0.2}
	\setyAxis{yMin=50, yMax=150, Dy=25}

	\plotxAxis%
		[TickLabelSep=2\baselineskip, LabelSep=0em, LabelOption=\color{blue},
		LabelPos=1, LabelRefPt=tr, LabelOrientation=l]%
		{x-label\\2 lines 0 em}
		
	\plotyAxis%
		[TickLabelSep=3em, LabelSep=0em, LabelPos=0.25, %
		 LabelRefPt=bl]%
		{y-label\\testing 0em}
	
	\PutTickLabelYaxis[y=60,TickLabelSep=0pt]{$60$}
	\PutTickLabelXaxis[x=1.1]{$1.1$}
	\PutTickLabelXaxis[x=1.05,TickLabelSep=0em]{$1.05$}
	\PutTickLabelXaxis%
		[x=1.2,TickLabelSep=1ex,TickLabelRot=45,TickLabelRefPt=tr]%
		{test at $1.2$}
	
	\listplot[style=StdLineStyA]{\IdentI}
	
	\setxAxis{xMin=1000, xMax=1600, Dx=60}
	\setyAxis{yMin=50, yMax=150, Dy=25}
	
	\plotxAxis%
		[TickLabelSep=1em, LabelSep=3em, AxisStyle=Upper, NoGrid, %
		 LabelOption=\Large,TickLabelRot=45,TickLabelRefPt=bl]%
		{x-label\\test 3em}
	\plotyAxis%
		[TickLabelSep=0em, LabelSep=3em, AxisStyle=Right, NoGrid, %
		LabelOrientation=r]%
		{y-label\\test 3em text}
	
	\PutTickLabelXaxis[x=1500]{$1500$}
	\PutTickLabelYaxis[ax=right,y=135]{$135$}
	\PutTickLabelYaxis[y=140,TickLabelSep=1em]{$140$}
	\PutTickLabelYaxis[y=120,TickLabelSep=0em,TickLabelRot=-45]{$120$}
\end{NumericDataPlot}
}
%\renewcommand{\testframe}[1]{#1}
\end{center}</pre></body></html>